У Тернополі в матчі Шахтаря з Епіцентром встановлено рекорд

У першому турі нового сезону Української Прем’єр-ліги команди Епіцентр і Шахтар зіграли матч на стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі. Цей матч побив рекорд відвідуваності, оскільки на нього прийшло 9850 вболівальників, що стало найбільшою кількістю глядачів на матчах УПЛ після початку війни на сході України. Шахтар виявився сильнішим у грі проти Епіцентру, але перемогу святкував у Telegram і WhatsApp.